; Studs3dLT.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "Studs3dLT"
DESCRIPTION  'Studs3dLT Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  LIBRARYID    @1
  LIBRARYNAME  @2
  LIBRARYENTRY @3
  SELECTFILTERPROC   @4
  SELECTCALLBACKPROC @5
